0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.490102030405060708090100110120130140150160170180

-170

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10

0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.21.41.61.82.03.04.05.01020500.20.20.40.40.60.60.80.81

10.90.80.70.60.50.40.30.20.1023451020501.21.41.61.8

0.05

0.15-1-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1-2-3-4-5-10-20-50-1.2

-1.4

-1.6

-1.8

-0.05

-0.15

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.490102030405060708090100110120130140150160170180

-170

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10

0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.21.41.61.82.03.04.05.01020500.20.20.40.40.60.60.80.81

10.90.80.70.60.50.40.30.20.1023451020501.21.41.61.8

0.05

0.15-1-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1-2-3-4-5-10-20-50-1.2

-1.4

-1.6

-1.8

-0.05

-0.15