Lösungen

1. a) Vorschrift Def.-Menge Wertemenge f(x) = x^2 R R^+_0 f(x) = x^3 R R f(x) = x^4 R R^+_0 f(x) = x^5 R R

b)

Vorschrift Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Symm. f(x) = x^2 (0 | 0) (1 | 1) (−1 | 1) y-Achse f(x) = x^3 (0 | 0) (1 | 1) (−1 | −1) Nullpunkt f(x) = x^4 (0 | 0) (1 | 1) (−1 | 1) y-Achse f(x) = x^5 (0 | 0) (1 | 1) (−1 | −1) Nullpunkt c) • Falls n gerade ist, gelten die Eigenschaften wie beim Graphen von f(x) = x^2.

• Falls n ungerade ist, gelten die Eigenschaften wie beim Graphen von f(x) = x^3.

d) Die Unbekannte befindet sich in der Basis der Potenz. Aus diesem Grund wäre der Name Basisfunktion logisch. In der Mathematik wird die Funktion allerdings Potenzfunktion n-ten Grades genannt.

2. a)

Vorschrift Def.-Menge Wertemenge f(x) = 1/x^2 R\{0} R^+ f(x) = 1/x^3 R\{0} R\{0} f(x) = 1/x^4 R\{0} R^+ f(x) = 1/x^5 R\{0} R\{0} b) Vorschrift Punkt 1 Punkt 2 Symm. f(x) = x^2 (1 | 1) (−1 | 1) y-Achse f(x) = x^3 (1 | 1) (−1 | −1) Nullpunkt f(x) = x^4 (1 | 1) (−1 | 1) y-Achse f(x) = x^5 (1 | 1) (−1 | −1) Nullpunkt c) • Falls n gerade ist, gelten die Eigenschaften wie beim Graphen von f(x) = 1/x^2.

• Falls n ungerade ist, gelten die Eigenschaften wie beim Graphen von f(x) = 1/x^3.

d) Die Unbekannte befindet sich in der Basis der Potenz. Aus diesem Grund wäre auch hier der Name Basisfunktion logisch. In der Mathematik wird die Funktion allerdings Hyperbelfunktion n-ten Grades genannt. Die Form des Graphen nennt man Hyperbel, daher der Na- me. 3. 4. a) f(10) = 2^{10} = 1024 ⇒ unterhalb b) f(−5) = 2^{−5} = 0.03125 ⇒ auf

c) f( √ 2) = 2^{√2} = 2.66514 ⇒ oberhalb d) f(2^4) = (2^2)^4 = 65536 ⇒ unterhalb 5. a) Verschiebung 1 Einheit nach rechts b) Verschiebung 1 Einheit nach un- ten c) Spiegelung an der y-Achse d) Spiegelung an der x-Achse